<!--
 * @Author: cyy szjbdcyy@126.com
 * @Date: 2023-01-03 11:58:44
 * @LastEditors: cyy szjbdcyy@126.com
 * @LastEditTime: 2023-02-21 15:11:53
 * @FilePath: \lh_firm_former\src\components\jbd-panel\index.vue
 * @Description: 这是默认设置,请设置`customMade`, 打开koroFileHeader查看配置 进行设置: https://github.com/OBKoro1/koro1FileHeader/wiki/%E9%85%8D%E7%BD%AE
-->
<template>
    <div class="jbd-sys-title">
        <!--<span  class="jbd-sys-title-cont-center" style="margin-left: 40px;float: left;">金通实验室认证认可LIMS系统V2.0</span>-->
        <span class="jbd-sys-title-cont-center" style="margin-left: 40px;float: left;">{{ systemName }}</span>
        <span style="float: right; " class="jbd-sys-title-contact">
            <br>
            深圳市金源信通科技有限公司开发 <i style="margin-left: 10px;" class="el-icon-phone" /> 0755-2642-4403
            <i style="margin-left: 20px;" class="el-icon-phone" /> 181 2638 3365

        </span>
    </div>
</template>
<script>
import { SYSTEM_NAME } from '@/constant'
export default {
    data () {
        return {
            systemName: SYSTEM_NAME
        }
    }
}
</script>
